STANDARD INFLATION

STRING COSMOLOGY

COSMIC STRINGS

   -5

 -7.5

 -10

-12.5

 -15
      0 2.5  5              7.5            10            12.5

log_{10} (ω / Hz) log_{10} (Ω_Gh^2100)

2 bars LIGO and VIRGO

2 spheres

advanced LIGO and VIRGO

PHASE TRANSITIONS